0 5000 10000 15000 0

.2

.4

.6

.8

Time (seconds from flare start)

Relative Flux (scaled to peak)

U-band flux V-band flux CaII K line flux

3600 3800 4000 4200 4400 0 Wavelength (A)

Relative Flux

Quiescent

Outburst