STIS Observations

UV Spectroscop y

42.6 Hours Echelle

- 2278-3120Å
- 10 km/s resolution
- 0.1-0.2Å EW limit (5σ )

5.1 Hours FUV Low- Resolution

- 1150-1730Å
- 250 km/s resolution
- 0.5 Å EW limit

5.1 Hours NUV Low- Resolution

- 1570-3180 Å
- 400 km/s resolution
- 0.7 Å EW limit

UV Imaging

14.5 Hours FUV

- 1500-1700Å
- AB=27.8 mag limit
- 25x25” Field

6.3 Hours NUV

                   - 1600-3200Å
                   - AB=27.4 mag limit
                   - 25x25” Field

* Magnitude limits are for 10σ detections for a source area of 0.2
* Equivalent width limits are for 5σ dectections for a line with b=15 km/s

″

Optical Imaging

43.2 Hours Clear

- 3500-9500Å
- 50x50” Field
- AB=29.4 mag limit

13.8 Hours Longpass

- 5500-9500Å
- 25x50” Field
- AB=27.4 mag limit

Optical Spectr oscop y

16.9 Hours Medium- Resolution

- 3022-3566Å
- 50 km/s resolution
- 0.2Å EW limit

MAMA CCD

SAA-free Orbits SAA Orbits

Bright Dark