239

APPENDIXC:

Acronyms

Table C.1: Acronyms ADC Analog-to-Digital Conversion ADU Analog-to-Digital Units (see DN) CCD Charge-Coupled Device CEIS Contract End Item Specification CVZ Continous Viewing Zone DQE Detector Quantum Efficiency DN Data Number (output of A-to-D converter) EE Encircled Energy FITS Flexible Image Transport System FOC Faint Object Camera GO General Observer GSFC Goddard Space Flight Center GTO Guaranteed-Time Observer HST Hubble Space Telescope ICD Interface Control Document IDT Instrument Definition Team ISR Instrument Science Report JPL Jet Propulsion Laboratory LEO Low Earth Orbit mas milliarcsecond MPP Multi-Pinned Phase MTF Modulation Transfer Function NICMOS Near-IR Camera and Multi-Object Spectrograph OTA Optical Telescope Assembly PC Planetary Camera PI Principal Investigator PODPS Post Observation Data Processing System PSF Point Spread Function QEH Quantum Efficiency Hysteresis RBI Residual Bulk Image RMS Root Mean Square SLTV System Level Thermal Vacuum Test

240 AppendixC: Acronyms

SMOV Servicing Mission Orbital Verification SNR Signal-to-Noise Ratio STAN Space Telescope [Data] Analysis Newsletter STEIS Space Telescope Electronic Information Service STIS Space Telescope Imaging Spectrograph STScI Space Telescope Science Institute STSDAS Space Telescope Science Data Analysis System TIPS Telescope and Instruments Performance Summary UV Ultraviolet WF/PC-1 Wide Field and Planetary Camera WFC Wide Field Camera WFPC2 Wide Field and Planetary Camera 2 WWW World Wide Web

Table C.1: Acronyms